Faites vous reconstruire

60 000 femmes vivent excisées en France. Après cette atroce et illégale ablation du clitoris, difficile de retrouver ou de découvrir l’orgasme. Des médecins s’engagent de plus en plus souvent pour dépister et accompagner les femmes qui ont subi des mutilations génitales. Consultez « La Maison des femmes » à Saint-Denis qui évoquera les possibilités de chirurgie réparatrice.