Non, vous n’êtes pas clitoridienne (ni vaginale)

On parle souvent d’orgasmes clitoridiens et vaginaux. Dans la réalité, tous les orgasmes sont clitoridiens. Ce que l’on appelle « le point G », ou en tout cas les terminaisons nerveuses qui donnent du plaisir pendant la pénétration, sont en réalité des ramifications du clitoris. Par ailleurs, vous prendre la tête pour savoir si vous êtes clitoridienne ou vaginale n’a que peu d’intérêt, en dehors de vouloir vous faire rentrer à tout prix dans une case et de développer des sortes de « croyances limitantes » qui vous feront partir perdue d’avance, du style : « Laisse tomber, moi je suis clitoridienne » si votre partenaire vous pénètre ou « ça ne sert à rien, je suis vaginale » s’il se met à vous lécher. Donc : cessez de vous enfermer dans des cases, concentrez-vous plutôt sur vos propres sensations.

« J’ai toujours pensé que j’étais clitoridienne, et un jour un mec avec qui je venais de commencer à sortir s’est mis à m’enfoncer ses doigts hyper profondément… au début, j’ai trouvé ça surprenant et peu à peu je ne comprenais pas ce qui était en train de m’arriver… en fait, j’avais un orgasme par l’intérieur ! J’ai compris pourquoi on disait que l’orgasme clitoridien était une explosion et l’orgasme vaginal était une implosion ! Les deux n’ont absolument rien à voir. Je ne peux pas vous dire s’il s’agissait de mon point G ou de ramifications du clitoris, mais en tout cas c’était un vrai orgasme » confie Eléanor, 33 ans.