Et si, la taille compte

Si vous mesurez 1 m 85 et avez un vagin en conséquence, la pénétration d’un homme équipé d’un sexe de 7 cm risque de ne pas vous faire beaucoup d’effet. Inversement, si vous avez un petit vagin, l’homme muni d’un pénis XXL peut vous effrayer… Le tout est de trouver la taille qui vous convienne à vous, pour l’usage que vous voulez en faire (les micropénis sont pratiques pour la sodomie, par exemple, mais c’est une observation personnelle qui n’engage que moi).