Retardez son éjaculation

Si vous n’arrivez pas jusqu’à l’orgasme, c’est peut-être aussi parce que votre partenaire ne vous attend pas assez longtemps. Quand vous sentez qu’il va jouir sans vous : retirez-le d’un coup, sans autre contact physique, pendant au moins trente secondes. Si vous êtes en train de le caresser ou de pratiquer une fellation, pincez le bout du gland, cela retient mécaniquement l’éjaculation.