36

sur le fameux test du pipi stop ...

Ce test que l'on croise souvent consiste à bloquer la

miction quand on est en train d'uriner. La difficulté est

que l'on donne ordre et contre-ordre. En relâchant le

sphincter urétral, on entraîne la contraction vésicale

donc la miction. Tandis qu'en contractant le puborectal,

on referme le sphincter, ce qui donne l'ordre à la vessie

de ne pas se contracter, donc de ne pas se vider. Ce qui

peut conduire à une infection urinaire. Ce test qui permet

de vérifier uniquement l'efficacité du muscle puborectal

n'est pas une bonne idée.

FOCUS

Ce test que l'on croise souvent consiste à bloquer la

miction quand on est en train d'uriner. La difficulté est

que l'on donne ordre et contre-ordre. En relâchant le

sphincter urétral, on entraîne la contraction vésicale

donc la miction. Tandis qu'en contractant le puborectal,

on referme le sphincter, ce qui donne l'ordre à la vessie

de ne pas se contracter, donc de ne pas se vider. Ce qui

peut conduire à une infection urinaire. Ce test qui permet

de vérifier uniquement l'efficacité du muscle puborectal

n'est pas une bonne idée.

sur le fameux test du pipi stop ...

sur le fameux test du pipi stop ...

Ce test que l'on croise souvent consiste à bloquer la

miction quand on est en train d'uriner. La difficulté est

que l'on donne ordre et contre-ordre. En relâchant le

sphincter urétral, on entraîne la contraction vésicale

donc la miction. Tandis qu'en contractant le puborectal,

on referme le sphincter, ce qui donne l'ordre à la vessie

de ne pas se contracter, donc de ne pas se vider. Ce qui

peut conduire à une infection urinaire. Ce test qui permet

de vérifier uniquement l'efficacité du muscle puborectal

n'est pas une bonne idée.

36