51

Une solution lorsque vos organes s'af-

faissent, que le prolapsus guette et

que l'incontinence urinaire est là : le

pessaire ! En plastique ou silicone, de

tailles et de formes diverses (anneau,

cube ou disque), ce petit disposi-

tif s'insère dans le vagin dans le but

soutenir les organes pelviens, offrant

un réel soulagement. C'est un dispo-

sitif ancien (la date de l'invention du

premier pessaire reste cependant

inconnue), économique, simple et effi-

cace, avec peu d'effets secondaires. Il

est facile à mettre en place et à retirer

chaque soir. Lavable, il laisse passer

le sang des règles et les sécrétions

vaginales. En général, pour les rela-

tions sexuelles, seul celui en forme

d'anneau peut être gardé. Sa durée

de vie est d'un an ou deux et son port

bien entendu s'accompagne d'un suivi

médical. C'est LE produit anti-chutes !

Un regret ? Il n'existe pas en version

phosphorescente.

Une assurance contre les chutes

Les pessaires

FOCUS

Une solution lorsque vos organes s'af-

faissent, que le prolapsus guette et

que l'incontinence urinaire est là : le

pessaire ! En plastique ou silicone, de

tailles et de formes diverses (anneau,

cube ou disque), ce petit disposi-

tif s'insère dans le vagin dans le but

soutenir les organes pelviens, offrant

un réel soulagement. C'est un dispo-

sitif ancien (la date de l'invention du

premier pessaire reste cependant

inconnue), économique, simple et effi-

Une assurance contre les chutes

Les pessaires

cace, avec peu d'effets secondaires. Il

est facile à mettre en place et à retirer

chaque soir. Lavable, il laisse passer

le sang des règles et les sécrétions

vaginales. En général, pour les rela-

tions sexuelles, seul celui en forme

d'anneau peut être gardé. Sa durée

de vie est d'un an ou deux et son port

bien entendu s'accompagne d'un suivi

médical. C'est LE produit anti-chutes !

Un regret ? Il n'existe pas en version

phosphorescente.

51

l