64

« Vous reprendrez bien un petit point

Madame ? » Révélé et dénoncé sur le

blog de la militante féministe Isabelle

Alonso en 2014, le point du mari consiste

en l'ajout de points non nécessaires après

une épisiotomie ou une déchirure afin de

resserrer les petites lèvres au niveau de

la fourchette vulvaire pour accroître le

plaisir sexuel du partenaire. En plus de

nier la physiologie du rapport sexuel, cet

acte génère des dyspareunies orificielles

rendant les rapports douloureux voire

impossibles par la suite.

La polémique autour du point du mari a

remis sur le devant de la scène l'épisio-

tomie et sa nécessité. Dans les années

1980, elle était vue comme LA solution

pour éviter les déchirures graves (degrés

3 et 4). En 1998, selon l'Enquête natio-

nale périnatale, 47 % des accouchées

ont subi une épisiotomie (71 % des pri-

mapares). En 2016, le taux global était de

20 % (35 % chez les primapares). Baisse

notable qui confirme que cette pratique,

un peu trop banalisée et systématisée,

est remise en question (finalement,

les épisiotomies ne protègeraient pas

des déchirures du sphincter). Les taux

restent cependant très disparates selon

les maternités : de 1 % à plus de 45 %

en 2016 (selon les chiffres donnés par

le quotidien

Le Monde

en collaboration

avec la Fédération française de santé en

périnatalité). Bien que la plupart des épi-

siotomies cicatrisent sans infection ou

hémorragie, des douleurs vulvaires et/ou

pendant les rapports peuvent apparaître,

sans oublier l'aspect psychologique

(un sexe agrandi aux ciseaux !). Il est

aujourd'hui admis que l'épisiotomie doit

être utilisée de façon ciblée, essentielle-

ment en cas d'utilisation d'instruments

comme le forceps et de périnée rigide.

HEY ! HEY !

Le point du mari

Le point du mari

« Vous reprendrez bien un petit point

Madame ? » Révélé et dénoncé sur le

blog de la militante féministe Isabelle

Alonso en 2014, le point du mari consiste

en l'ajout de points non nécessaires après

une épisiotomie ou une déchirure afin de

resserrer les petites lèvres au niveau de

la fourchette vulvaire pour accroître le

plaisir sexuel du partenaire. En plus de

nier la physiologie du rapport sexuel, cet

acte génère des dyspareunies orificielles

rendant les rapports douloureux voire

impossibles par la suite.

Le point du mari

« Vous reprendrez bien un petit point

Le point du mari

notable qui confirme que cette pratique,

un peu trop banalisée et systématisée,

est remise en question (finalement,

les épisiotomies ne protègeraient pas

des déchirures du sphincter). Les taux

restent cependant très disparates selon

les maternités : de 1 % à plus de 45 %

en 2016 (selon les chiffres donnés par

le quotidien

Le Monde

en collaboration

avec la Fédération française de santé en

périnatalité). Bien que la plupart des épi-

siotomies cicatrisent sans infection ou

hémorragie, des douleurs vulvaires et/ou

pendant les rapports peuvent apparaître,

sans oublier l'aspect psychologique

(un sexe agrandi aux ciseaux !). Il est

aujourd'hui admis que l'épisiotomie doit

être utilisée de façon ciblée, essentielle-

ment en cas d'utilisation d'instruments

comme le forceps et de périnée rigide.

La polémique autour du point du mari a

remis sur le devant de la scène l'épisio-

tomie et sa nécessité. Dans les années

1980, elle était vue comme LA solution

pour éviter les déchirures graves (degrés

3 et 4). En 1998, selon l'Enquête natio-

nale périnatale, 47 % des accouchées

ont subi une épisiotomie (71 % des pri-

mapares). En 2016, le taux global était de

20 % (35 % chez les primapares). Baisse

64

l