73

Les muscles de la vessie sont relâ-

chés, ceux du sphincter contractés

compriment l'urètre empêchant ainsi

l'urine de s'évacuer. Le stockage

peut commencer.

Au fur et à mesure du

remplissage sa paroi se

distend et l'information

est envoyée au cerveau

que la vessie est

presque pleine.

L'envie d'uriner survient

généralement lorsque la

vessie contient environ 250

à 300 ml (soit un peu plus

d'une tasse).

Le sphincter urétral se

relâche et s'ouvre, les

muscles de la vessie se

contractent et chassent

l'urine vers l'urètre puis

vers le méat urinaire.

Au-delà de 500 ou 600 ml, les fibres mus-

culaires sont mises à mal et perdent à long

terme leur capacité de contraction. Cette

distension excessive entraîne également

des lésions au niveau des terminaisons

nerveuses qui donnent l'information du

besoin. La miction et la continence risquent

alors d'être perturbées.

L'URINE

le pourquoi

du comment ?

VESSIE : stocke et

ÉVACUE L'URINE DE

MANIÈRE CONTRÔLÉE

SPLAsH ! LE LIEU

EST PROPICE, C'EST

LE MOMENT DU

SOULAGEMENT

PLIC... PLOC...

LA VESSIE SE REMPLIt

TIC TAC

LE VOLUME EST SUFFISANT

L'ORDRE D'URINER EST DONNÉ

PAR LE CERVEAU

est envoyée au cerveau

que la vessie est

presque pleine.

Au fur et à mesure du

remplissage sa paroi se

distend et l'information

est envoyée au cerveau

que la vessie est

l'urine de s'évacuer. Le stockage

peut commencer.

Le sphincter urétral se

relâche et s'ouvre, les

muscles de la vessie se

contractent et chassent

l'urine vers l'urètre puis

vers le méat urinaire.

Les muscles de la vessie sont relâ-

chés, ceux du sphincter contractés

compriment l'urètre empêchant ainsi

l'urine de s'évacuer. Le stockage

peut commencer.

remplissage sa paroi se

distend et l'information

est envoyée au cerveau

à 300 ml (soit un peu plus

d'une tasse).

L'envie d'uriner survient

généralement lorsque la

vessie contient environ 250

à 300 ml (soit un peu plus

d'une tasse).

besoin. La miction et la continence risquent

alors d'être perturbées.

Au-delà de 500 ou 600 ml, les fibres mus-

culaires sont mises à mal et perdent à long

terme leur capacité de contraction. Cette

distension excessive entraîne également

des lésions au niveau des terminaisons

distension excessive entraîne également

des lésions au niveau des terminaisons

nerveuses qui donnent l'information du

besoin. La miction et la continence risquent

alors d'être perturbées.

73

l