84

jour 1

jour 2

jour 3

Le diagramme caca :

analyse de 8 jours de ponte

UN POUR TOUS

TOUS POUR UN

LA RIDÉE

LA DIARRHÉE

LA MOUSSEUSE

LE PERFECT

LES COTILLONS

jo

jour 2

LA DIARRHÉE

LA MOUSSEUSE

jo

LES COTILLONS

LE PERFECT

LA RIDÉE

TOUS POUR UN

UN POUR TOUS

jour 3

jour 1

84

l