119

On entend souvent que le

clitoris serait un pénis en

miniature. D'une manière

générale, quand il s'agit de

comparaison, la norme c'est

l'homme, du coup les diffé-

rences féminines sont for-

cément analysées comme

des manques, des erreurs. Ce

mode de pensée qui consiste

à envisager le monde du

point de vue des hommes

s'appelle l'androcentrisme,

il est loin d'être facile à dé-

jouer tellement il est ancré

dans nos cervelles. Le clito-

ris donc, un « mini zizi » qui

s'ignore ?

Les deux ont la même architecture : un gland,

des corps caverneux ; les bulbes vestibulaires du

clitoris correspondent aux corps spongieux du

pénis. Certes, l'architecture du pénis est en majorité

externe tandis que pour le clitoris elle est interne

(avec d'ailleurs quelques centimètres de plus pour

ce dernier), mais tout cela se ressemble beaucoup,

des vrais cousins ! Ont-ils les mêmes réactions ?

Maniés avec délicatesse et bien stimulés, les deux

organes se contractent, se gorgent de sang, se

gonflent, changent de couleur, se lubrifient. Bref, les

femmes comme les hommes bandent, mouillent et

jouissent. Jusque-là on pourrait penser que le pénis

serait un clitoris externe. Mais qu'en est-il en terme

de plaisir ? C'est là que le bât blesse... La grosse dif-

férence entre pénis et clitoris, c'est le nombre de

connexions nerveuses. Le clitoris en plus d'avoir un

gland ultra « réactif », a ses racines qui entourent le

vagin, tandis que le phallus habitué à toujours être

dehors, n'est connecté que par sa base aux testicules

et à la prostate. Finalement, le phallus face au clito,

en terme de capacité de jouissance, c'est comme

comparer le Minitel à Internet.

Culture Clito

On entend souvent que le

clitoris serait un pénis en

miniature. D'une manière

générale, quand il s'agit de

comparaison, la norme c'est

l'homme, du coup les diffé-

rences féminines sont for-

cément analysées comme

des manques, des erreurs. Ce

mode de pensée qui consiste

à envisager le monde du

point de vue des hommes

s'appelle l'androcentrisme,

il est loin d'être facile à dé-

jouer tellement il est ancré

dans nos cervelles. Le clito-

ris donc, un « mini zizi » qui

s'ignore ?

Les deux ont la même architecture : un gland,

des corps caverneux ; les bulbes vestibulaires du

clitoris correspondent aux corps spongieux du

pénis. Certes, l'architecture du pénis est en majorité

externe tandis que pour le clitoris elle est interne

(avec d'ailleurs quelques centimètres de plus pour

ce dernier), mais tout cela se ressemble beaucoup,

des vrais cousins ! Ont-ils les mêmes réactions ?

Maniés avec délicatesse et bien stimulés, les deux

organes se contractent, se gorgent de sang, se

gonflent, changent de couleur, se lubrifient. Bref, les

femmes comme les hommes bandent, mouillent et

jouissent. Jusque-là on pourrait penser que le pénis

serait un clitoris externe. Mais qu'en est-il en terme

de plaisir ? C'est là que le bât blesse... La grosse dif-

férence entre pénis et clitoris, c'est le nombre de

connexions nerveuses. Le clitoris en plus d'avoir un

gland ultra « réactif », a ses racines qui entourent le

vagin, tandis que le phallus habitué à toujours être

dehors, n'est connecté que par sa base aux testicules

et à la prostate. Finalement, le phallus face au clito,

en terme de capacité de jouissance, c'est comme

comparer le Minitel à Internet.

119

l