Bien moins abordé dans la littérature

scientifique que son équivalent mascu-

lin, le clitoris a dû attendre 1998 ( !!!) pour

que son anatomie soit décrite avec exac-

titude et de manière complète par l'uro-

logue australienne Helen O'Cownnel.

Et il aura fallu attendre 2017 pour qu'il

soit enfin représenté correctement

dans un manuel de SVT en France (et

encore sur huit maisons d'édition, une

seule représente entièrement l'appareil

génital féminin). Pourtant des repré-

sentations n'en existaient pas moins

depuis l'Antiquité grecque, un premier

schéma avait même été réalisé en 1844

par un médecin allemand Georg Ludwig

Kobelt... Alors pourquoi avoir attendu

aussi longtemps ? La faute en serait à

son caractère indépendant vis-à-vis

de la procréation et du plaisir masculin

dixit l'auteur de

La Fabuleuse Histoire du

clitoris

(2013), le sexologue Jean-Claude

Piquard. Force est de constater que le

clitoris n'a pas eu la vie facile.

Un peu d'histoire

Âmes sensibles s'abstenir !

Bien moins abordé dans la littérature

scientifique que son équivalent mascu-

lin, le clitoris a dû attendre 1998 ( !!!) pour

que son anatomie soit décrite avec exac-

titude et de manière complète par l'uro-

logue australienne Helen O'Cownnel.

Et il aura fallu attendre 2017 pour qu'il

soit enfin représenté correctement

dans un manuel de SVT en France (et

encore sur huit maisons d'édition, une

seule représente entièrement l'appareil

génital féminin). Pourtant des repré-

sentations n'en existaient pas moins

depuis l'Antiquité grecque, un premier

schéma avait même été réalisé en 1844

par un médecin allemand Georg Ludwig

Kobelt... Alors pourquoi avoir attendu

aussi longtemps ? La faute en serait à

son caractère indépendant vis-à-vis

de la procréation et du plaisir masculin

dixit l'auteur de

La Fabuleuse Histoire du

clitoris

(2013), le sexologue Jean-Claude

Piquard. Force est de constater que le

clitoris n'a pas eu la vie facile.

l