131

Docteur MuKwege

PIERREFOLDès

Prix Nobel de la paix 2018, chirur-

gien urologue congolais, pasteur

et militant des droits de l'homme,

Denis Mukwege soigne les sexes des

femmes (mais aussi de petites filles et

de bébés) violées et torturées dans la

région du Kivu dans l'est de la Répu-

blique démocratique du Congo. Il est

surnommé « l'homme qui répare les

femmes ».

Chirurgien urologue de Saint-

Germain-en-Laye, Pierre Foldès fut

parmi les premiers à « restaurer » ce

qui a été mutilé lorsqu'il travaillait

pour Médecins sans Frontières. Véri-

table espoir pour les femmes excisées

à un retour à une sexualité agréable,

c'est également grâce à lui que cette

chirurgie réparatrice est remboursée

par la Sécurité sociale en France.

L'HOMME QUI

RÉPARE

LES FEMMES

L'ARCHITECTE

DU CLITORIS

LUMIÈRE SUR DEUX HOMMES QUI

LUTTENT CONTRE L'EXCISION.

Docteur MuKwege

PIERREFOLDès

PIERREFOLDès

Docteur MuKwege

Chirurgien urologue de Saint-

Germain-en-Laye, Pierre Foldès fut

parmi les premiers à « restaurer » ce

qui a été mutilé lorsqu'il travaillait

pour Médecins sans Frontières. Véri-

table espoir pour les femmes excisées

à un retour à une sexualité agréable,

c'est également grâce à lui que cette

chirurgie réparatrice est remboursée

par la Sécurité sociale en France.

LUMIÈRE SUR DEUX HOMMES QUI

LUTTENT CONTRE L'EXCISION.

Prix Nobel de la paix 2018, chirur-

gien urologue congolais, pasteur

et militant des droits de l'homme,

Denis Mukwege soigne les sexes des

femmes (mais aussi de petites filles et

de bébés) violées et torturées dans la

région du Kivu dans l'est de la Répu-

blique démocratique du Congo. Il est

surnommé « l'homme qui répare les

femmes ».

131