134

Aucun organe humain n'a sa sensi-

bilité, c'est THE zone érogène pri-

maire. Sa partie externe, le gland,

possède plus de 8 000 terminai-

sons nerveuses, soit beaucoup

plus que son homologue mas-

culin (environ 6 000), et sur une

surface bien plus petite (entre

3 et 5 mm en moyenne) ! Un

puissant concentré de dopa-

mine pour qui sait le manipu-

ler. Le plaisir féminin sexuel

émancipé. Ce dernier n'est

pas plus cérébral, plus mys-

térieux ni même plus affec-

tif que le plaisir masculin.

Avec une activité sexuelle

stimulant le clitoris, on

vrombit de plaisir !

À vos clitos !

UN ORGANE TRÈS RÉACTIF…

AU POTENTIEL EXPLOSIF

UN ORGANE TRÈS RÉACTIF…

UN ORGANE TRÈS RÉACTIF…

AU POTENTIEL EXPLOSIF

Aucun organe humain n'a sa sensi-

bilité, c'est THE zone érogène pri-

maire. Sa partie externe, le gland,

possède plus de 8 000 terminai-

sons nerveuses, soit beaucoup

plus que son homologue mas-

culin (environ 6 000), et sur une

surface bien plus petite (entre

3 et 5 mm en moyenne) ! Un

puissant concentré de dopa-

mine pour qui sait le manipu-

ler. Le plaisir féminin sexuel

émancipé. Ce dernier n'est

pas plus cérébral, plus mys-

térieux ni même plus affec-

tif que le plaisir masculin.

Avec une activité sexuelle

stimulant le clitoris, on

vrombit de plaisir !

134