135

COMMENT LE RENDRE HEUREUX ?

Il y a autant de clitoris que de femmes, et pas

de formule magique pour jouir. Mais avec un

peu de savoir et beaucoup de savoir-faire,

vous saurez le rendre heureux.

Quelques exercices pratiques. Allongez-vous

sur le dos et mettez vos jambes en position

de papillon. Cette position ouvre la vulve

et permet un très bon contrôle des muscles

pelviens.

Avec le clitoris, il faut y aller en douceur. Commen-

cez à explorer votre vulve : humidifiez votre doigt,

écartez les lèvres pour découvrir le gland de votre

clitoris situé un peu au-dessus de l'orifice vaginal.

Faites ensuite de petits mouvements circulaires

autour du gland. Alternez doux effleurements,

petites pressions, mouvements plus frénétiques.

Ou alors allez et venez dans le sens de la fente, de

bas en haut. Ça, c'est la base, les présentations si

on peut dire.

Autre possibilité : se servir d'un mini vibro en

remplacement des doigts. L'orgasme arrivera plus

vite du fait des vibrations sur le clitoris qui seront

beaucoup plus rapides qu'avec les doigts. Vous

pouvez également varier la position des jambes :

serrées ou cuisses remontées vers l'arrière et

insérer en même temps un doigt dans le vagin. Le

délai de survenue de l'orgasme devrait être de 5 à

30 minutes en fonction des femmes et des jours...

À noter que le clitoris devient plus sensible après

l'orgasme : poursuivre la masturbation peut alors

causer un inconfort.

Hum ... Hum ... Oh Oui !

COMMENT LE RENDRE HEUREUX ?

Il y a autant de clitoris que de femmes, et pas

de formule magique pour jouir. Mais avec un

peu de savoir et beaucoup de savoir-faire,

vous saurez le rendre heureux.

Quelques exercices pratiques. Allongez-vous

sur le dos et mettez vos jambes en position

de papillon. Cette position ouvre la vulve

et permet un très bon contrôle des muscles

pelviens.

COMMENT LE RENDRE HEUREUX ?

Avec le clitoris, il faut y aller en douceur. Commen-

cez à explorer votre vulve : humidifiez votre doigt,

écartez les lèvres pour découvrir le gland de votre

clitoris situé un peu au-dessus de l'orifice vaginal.

Faites ensuite de petits mouvements circulaires

autour du gland. Alternez doux effleurements,

petites pressions, mouvements plus frénétiques.

Ou alors allez et venez dans le sens de la fente, de

bas en haut. Ça, c'est la base, les présentations si

on peut dire.

Autre possibilité : se servir d'un mini vibro en

remplacement des doigts. L'orgasme arrivera plus

vite du fait des vibrations sur le clitoris qui seront

beaucoup plus rapides qu'avec les doigts. Vous

pouvez également varier la position des jambes :

serrées ou cuisses remontées vers l'arrière et

insérer en même temps un doigt dans le vagin. Le

délai de survenue de l'orgasme devrait être de 5 à

30 minutes en fonction des femmes et des jours...

À noter que le clitoris devient plus sensible après

l'orgasme : poursuivre la masturbation peut alors

causer un inconfort.

135

l