52

Assurément la partie la plus érogène du corps masculin, le gland est riche d’autant de terminaisons nerveuses que le clitoris (mais sur une plus grande surface). Tenez sa queue dressée d’une main, décalottez le gland et recouvrez-le de salive. Puis, avec le creux de l’autre main, massez-le avec des mouvements circulaires.