64

Prenez dans vos mains une bonne quantité de lubrifiant. Formez un cercle avec le pouce et l’index. Serrez son gland, puis faites glissez vos doigts jusqu’à la base de sa colonne. Faites-le une dizaine de fois, puis alternez avec l’autre main, cette fois du bas vers le haut.