CHAPITRE X

Un plombier se rince l’œil

Ce n’était pas sans curiosité que Chardin se rendait à la fabrique de lingerie Levair. La veille au soir, Gisèle, sa femme, avait reçu un coup de téléphone de Marie-Pierre.

— Il paraît que le robinet d’un lavabo fuit. A mon avis, ils ont dû s’en servir trop souvent, pas seulement pour se laver les mains.

Le couple avait échangé un regard. Ils connaissaient les rumeurs qui couraient le pays au sujet de ce qui se passait entre les murs de la fabrique. Chardin était d’autant plus curieux que c’était la première fois qu’il allait y pénétrer. Le plombier habituel de l’entreprise, qu’il ne connaissait pas, était sans doute indisponible.

Arrivé sur le parking, il se gara devant ce qui devait être le bâtiment des bureaux. Il prit le temps de tirer quelques bouffées sur sa cigarette avant de mettre pied à terre. Sûr qu’à l’intérieur ce devait être interdit de fumer, comme partout. Ensuite, il s’extirpa de sa fourgonnette. Ce n’était pas si facile. Outre sa haute taille, Chardin était affublé d’un ventre proéminent dû autant à sa cinquantaine qu’à des excès de toutes sortes aggravés par le manque d’exercice. Soufflant, il arrangea sa casquette avant de se diriger vers l’entrée.

Un peu plus tard, il se retrouvait face à la secrétaire de Marie-Pierre Levair. Caroline, lui expliquait que le robinet défectueux était celui du lavabo des toilettes personnelles de la patronne. Pour y accéder, il fallait passer par son bureau. Ce qui pour le moment n’était pas possible. En effet, Mme Levair était en pleine conversation téléphonique avec un interlocuteur important. Caroline désigna une chaise.

— Asseyez-vous ! Je pense qu’elle aura bientôt terminé.

Chardin s’installa sur le siège sans se faire prier. Après tout, il était payé au temps passé. Un guéridon bas supportait des dépliants publicitaires vantant les divers produits de la fabrique. Il en prit un. Il n’avait rien contre la belle lingerie. De plus, ça lui permettrait d’observer sans en avoir l’air cette blonde secrétaire dont le visage trop innocent dissimulait sans doute un caractère vicieux. Il était sûr de l’avoir croisée en ville mais n’arrivait pas à se rappeler quand, ni où.

La mémoire lui revint d’un seul coup. Un soir, avec Gisèle et un couple d’amis, ils étaient allés au cinéma. Après la séance, ils avaient bu un verre dans un café encore ouvert. La blonde, Caroline, il se souvenait du nom, occupait une table voisine avec une copine et deux garçons. A en juger d’après la conversation aussi bruyante que vicieuse, tout ce petit monde avait pas mal bu. Sans aucune gêne, les filles évoquaient la taille des queues de leurs derniers partenaires. Leurs compagnons protestaient que personne n’était aussi bien monté qu’eux. Pour le prouver, le plus proche de Caroline avait pris la main de celle-ci pour l’attirer entre ses cuisses. Sans l’ombre d’une hésitation, la blonde avait baissé la fermeture Eclair du jean avant d’enfoncer sa main dans la braguette de son voisin. A ses mouvements de poignet, elle ne s’était pas contentée d’évaluer la grosseur du sexe. Chardin n’en avait pas vu davantage. Il avait dû suivre sa femme et leurs amis qui quittaient le café.

Embusqué derrière le dépliant, il jeta un coup d’œil à la secrétaire. La tête et le haut du corps de Caroline étaient cachés par l’écran de l’ordinateur mais ses jambes étaient visibles sous le bureau. Comme attiré par un aimant, le regard du plombier plongea vers elles. La jupe, très courte, découvrait la moitié des cuisses. Chardin sentit sa gorge se nouer en apercevant une double bande de chair nue entre les genoux écartés, au-delà des bas. Caroline portait des bas. Le plombier songea à sa femme qui refusait de mettre autre chose que des collants sous prétexte que c’était plus pratique, et que les porte-jarretelles ça n’était plus de notre époque. La secrétaire ne semblait pas partager les préjugés de Gisèle. Il est vrai qu’elle travaillait dans une fabrique de lingerie. Et si elle était vicieuse au point d’exhiber la moitié de ses cuisses, Chardin n’allait pas le lui reprocher. Au contraire, il aurait donné cher pour voir au-delà du revers des bas.

Comme si elle devinait ses pensées, Caroline bougea sur son siège. Elle avança ses fesses au bord, écarta davantage les jambes. Pris de court, le plombier se demanda si elle le faisait exprès. Il oublia vite son soupçon, fasciné par le spectacle. Au sommet du triangle formé par les cuisses s’étalait une motte charnue, aussi lisse que celle d’une fillette, fendue par une crevasse verticale dont les bords rose foncé bâillaient de manière obscène. Chardin avala sa salive avec difficulté. Il aurait dû deviner qu’une fille comme la secrétaire n’était pas du genre à s’embarrasser d’une culotte. Et ça l’excitait de s’exhiber. Les lèvres se séparaient, laissant suinter une goutte de mouille entre elles. Le plombier essuya la sueur sur son front. Dans son métier, il n’était pas rare qu’il tombe sur des vicieuses, de celles qui vous reçoivent avec juste un léger peignoir sur elle, voire une simple culotte, mais il s’agissait en général de femmes d’âge mûr frustrées parce que leur mari ne s’occupait guère d’elles. Ce qui, d’ailleurs, était son cas vis à vis de sa propre épouse. La blonde était d’un autre calibre. S’il ne s’était pas retenu, il aurait sorti sa queue pour se masturber comme un adolescent boutonneux devant des photos cochonnes.

Chardin fit un bond sur son siège. Une porte venait de s’ouvrir à toute volée, au fond de la pièce. Une grande femme à l’allure sévère se tenait sur le seuil. Point n’était besoin d’être sorti de Saint Cyr pour comprendre qu’il s’agissait de Marie-Pierre Levair, la patronne en personne. Son regard froid se posa sur la secrétaire embusquée derrière son ordinateur, vira ensuite vers le plombier qui se faisait tout petit sur sa chaise. Il avait la désagréable impression que Marie-Pierre devinait qu’il s’était rincé l’œil en contemplant la chatte de la blonde. Pas gênée par la situation, semblait-il, cette dernière gardait les jambes écartées.

D’un ton aussi peu chaleureux que son regard, Marie-Pierre dit :

— C’est vous le plombier ? Qu’est-ce que vous attendez pour venir ?

Chardin se leva, honteux à cause de la bosse de son sexe sous son bleu de travail. Il savait que la patronne de cette boîte était une pète-sec mais de là à traiter les gens d’une manière aussi cavalière, il y avait quand même une limite.

Pivotant sur ses talons, Marie-Pierre retourna dans son bureau. Chardin remarqua l’ampleur de sa croupe. Rien n’est plus strict qu’un tailleur mais, de dos, la jupe serrée réserve parfois d’agréables surprises aux amateurs de beaux culs. C’était le cas du plombier, qui nota aussi que la patronne de la fabrique avait une curieuse façon de marcher. Juchée sur des talons aiguilles vertigineux, elle levait très haut les pieds si bien que son cul se balançait d’un côté à l’autre comme si elle faisait la danse du ventre. Le trajet entre la porte du bureau et celle des toilettes attenantes ne durait que quelques secondes mais Chardin eut le temps d’admirer le spectacle. Au fond, il n’était pas surpris. Dans sa carrière, il avait rencontré plus d’une fois des femmes comme Marie-Pierre. Sous leurs airs glacés, elles cachent des tempérament aussi vicieux que la blonde d’à côté. A une différence près. La secrétaire prenait plaisir à l’exciter mais n’aurait peut-être pas refusé de baiser avec lui s’ils avaient été seuls. Sa patronne crierait au scandale au moindre geste déplacé. Pour s’être fait renvoyer d’une bonne place à cause d’une main baladeuse, du temps où il n’était pas encore à son compte, Chardin en savait quelque chose.

Arrivée devant la porte, Marie-Pierre se retourna, l’air plus sévère que jamais

— Au fait, où sont vos outils ?

— Avant de les sortir, il faut bien que je sache quel est le travail à faire.

Surprise par la sécheresse de la réplique, Marie-Pierre haussa les sourcils. Cependant, elle ouvrit les toilettes sans faire de commentaire.

Le local était spacieux, carrelé de rose jusqu’à mi-hauteur. Face à la cuvette des W.-C. trônait un grand seau de plastique rouge à moitié rempli. Chardin s’accroupit pour examiner les dégâts. Le diagnostic fut vite fait. L’arrivée d’eau était percée presque au ras de la collerette de jonction avec le robinet. Marie-Pierre le fixait d’un regard interrogateur.

— Il faut changer le tuyau. Il y a une vanne d’arrêt ?

— Dans les toilettes du personnel. Venez !

Derrière Marie-Pierre, qui remuait ses fesses plus que jamais, Chardin refit le trajet en sens inverse jusqu’au bureau de Caroline. Au passage, la blonde lui adressa un regard qui lui mit le feu au corps.

Les toilettes du personnel s’ouvraient dans le hall d’entrée. Chardin eut tôt fait de repérer le robinet qu’il cherchait. La disposition des lieux était telle qu’une simple cloison séparait le local de celui réservé à la patronne de la fabrique. Le plombier ferma la vanne et se retourna. Marie-Pierre avait disparu. Haussant les épaules, il alla rejoindre sa fourgonnette.