CHAPITRE XIII

Les talons enfoncés dans les étriers, les cuisses violemment écartées, le vagin élargi par le volume de la sonde, Marie-Paule attendait le moment fatidique où l’homme enclencherait le processus. Malgré l’excitation qui creusait sa mâchoire et agrandissait l’iris de ses yeux, la jeune femme écartelée s’inquiétait de la lenteur des préparatifs.

Pour l’instant, Michel s’ingéniait à lier sa patiente à la table gynécologique. Marianne l’avait aidé à la déshabiller et il avait pu constater une nouvelle fois la signification des pendentifs.

Marie-Paule avait du mal à déglutir. Il la rassura sur un ton tranquille :

— Je fixe vos chevilles et vos poignets, simple précaution. Certaines patientes ne se maîtrisent plus et s’agitent frénétiquement pendant l’opération. Ça peut être dangereux. Je ne veux pas que vous tombiez ou que vous vous blessiez.

Il joignit le geste à la parole et entoura chacune des chevilles d’une large bande Velcro qu’il vint rabattre sur l’acier chromé des étriers. Puis, aidé de Marianne qui maintenait les avant-bras de son amie le long des garde-fous, il fit de même avec les poignets. Marie-Paule ne pouvait plus bouger. Elle se sentit soudain vulnérable et s’il n’y avait la sourde excitation qui prenait lentement possession de son corps, ainsi que le sourire, presque maternel, dont Marianne la gratifiait par instants, elle se serait laissée aller à hurler sa peur naissante.

A la demande du kiné, Marianne se posta à la tête de la table et plaça une main sur l’épaule nue de son amie. Simple geste de tendresse. L’homme régla encore la hauteur d’un bras articulé dont la potence supportait un large convecteur doté d’une énorme ampoule aux reflets sombres. Il brancha le cordon et appuya sur l’interrupteur. La lampe diffusa une épaisse lumière rougeâtre qui inonda le corps de Marie-Paule d’une douce chaleur.

— Infrarouges ! expliqua-t-il sommairement, s’adressant à la belle rousse. Elle n’aura pas froid et ça m’évite de la couvrir d’une serviette. Ce serait dommage de se priver de sa beauté, d’une part, mais aussi, nous pourrons mieux observer la progression de son état. Aucun détail ne nous échappera.

Marianne hocha la tête en signe de compréhension et sans doute aussi pour accepter que son amie soit traitée de la sorte. Satisfait, le kiné s’épongea le front, rabattit ses cheveux blonds vers l’arrière, vérifia la position de la sonde, dont on ne distinguait plus que le câble qui jaillissait des lèvres vaginales pour rejoindre l’appareil posé sur un guéridon attenant.

— On peut y aller ! déclara-t-il en appuyant sur un bouton.

L’écran fut traversé d’un trait lumineux horizontal. L’homme manipula un variateur, ou quelque chose qui avait cette fonction, car la ligne horizontale ondula soudain pour se stabiliser plus haut sur l’écran. Aussitôt, Marie-Paule ressentit comme une vibration interne. Le curieux instrument – une sonde avait-il dit – dispensait ses impulsions électriques au plus profond de son intimité.

D’abord, ce fut infime, comme un picotement difficile à cerner. Puis, l’intensité augmentant, la jeune femme écartelée perçut plus nettement la vibration. Comme celle d’un godemiché, pensa-t-elle. Sauf que celle-ci lui sembla plus lointaine, plus irradiante aussi, et qu’elle disparaissait par instants, laissant, une fraction de seconde, reposer les muscles du vagin. La vibration reprenait inéluctablement et Marie-Paule parut s’habituer au rythme régulier de la machine. Elle eut l’idée de résister, de tenter de montrer à cet homme que sa sensualité n’était pas à la merci d’une simple machine, aussi sophistiquée soit-elle. L’homme n’était pas déplaisant, il l’aurait installée sur la table gynécologique, sans l’y attacher, il l’aurait caressée tendrement, elle aurait accepté ses caresses et lui aurait offert probablement l’image de sa jouissance. Elle le savait et l’avait accepté tacitement par sa seule présence en ce lieu. Elle savait qu’en venant ici, elle devrait s’offrir totalement, sans aucun artifice, sans moyen de tricher. Mais elle n’appréciait pas vraiment l’odieuse intrusion mécanique dont elle était l’objet. Elle monopolisa alors toute sa volonté pour refuser à son corps l’émotion qu’on attendait de lui. Les impulsions électriques se propageaient avec une rigueur de métronome. Inexorables, elles stimulaient chaque parcelle de son fourreau intime, l’obligeant involontairement à contracter les muscles de tout son entrejambe. Elle tenta de fixer sa pensée sur autre chose. Revit le tas de copies qu’elle avait à corriger d’ici dimanche soir, et malgré tous ses efforts, ne put se souvenir du sujet du devoir. A son grand désespoir, elle ne parvint plus à maîtriser son attention. Les ondes augmentaient en elle et diffusaient maintenant d’étranges décharges jusque dans ses reins, remontant la poitrine pour englober ses tempes et son front.

— Elle commence à lâcher prise, pensa le médecin à haute voix.

Marianne avait remarqué aussi. Elle n’avait pas quitté des yeux le bas-ventre de son amie, et tout le bassin était maintenant agité de mouvements perceptibles. Contre sa volonté, Marie-Paule réagissait à la sonde. Presque totalement immobilisée, elle poussait de ses talons l’acier des étriers et parvenait ainsi à prendre appui pour soulever son bassin d’un mouvement lascif, comme si elle voulait accompagner une pénétration virile. Mais personne ne la pénétrait. Il n’y avait en elle qu’un simple tube de plastique cerclé de bandes métalliques, relié à une épouvantable machine qui semblait avoir pris la mesure de son adversaire. Ce n’était plus qu’une question de minutes.

La gorge nouée et la poitrine haletante, Marianne suivait désormais la progression du plaisir sur chaque parcelle de peau de la suppliciée. Elle avait une main crispée au bas de son pubis, par-dessus l’épais tissu du jean, et de l’autre serrait l’épaule de son amie presque à lui faire mal. Elle n’aurait pas aimé être à sa place, mais l’image du corps de l’autre livré ainsi à la volupté la troublait au plus haut point.

— Je vais maintenant baisser l’intensité et modifier la courbe du signal, expliqua le jeune homme.

Il poussa un curseur et observa l’écran l’espace d’un instant puis, content des nouvelles valeurs, expliqua succinctement son action. Il s’adressait à Marianne, et seulement à elle, considérant sans doute l’autre femme comme un simple sujet d’expérience. Marie-Paule n’était plus, en quelque sorte, qu’un matériau qu’on utilise, et qu’on manipule à sa guise pour le seul plaisir des yeux. La jeune femme tourna sa chevelure cuivrée vers le tourmenteur et l’écouta avec attention.

— J’ai changé quelques paramètres, dit-il. Jusqu’alors, j’utilisais un programme expérimenté sur une autre cliente, mais on peut influer sur le déroulement normal des choses. Votre amie était à deux doigts de jouir. Je trouve dommage de la laisser partir si vite. Nous sommes là pour jouer de son corps, pour moduler ses sensations, les maîtriser au-delà de ce qu’elle pourrait faire elle-même. Votre amie ne s’appartient plus ! Il lui a fallu dix minutes d’une guerre d’usure, qu’elle avait perdue d’avance, pour se soumettre définitivement à cette machine et à ce que je veux faire d’elle.

Il répéta la phrase clef de son discours :

— Elle ne s’appartient plus. Elle m’appartient ! Je suis capable maintenant de jouer de son corps comme jamais personne ne l’a fait.

Et pour prouver ses dires, il déplaça à nouveau le curseur. La courbe bleue que dessinait l’écran changea de forme, s’arrondissant et s’amplifiant soudain. Aussitôt, Marie-Paule, les yeux chavirés par ce qui se passait en elle, balança ses hanches voluptueusement, tendant son pubis vers le ciel dans une tentative désespérée de délivrance. Le kinésithérapeute rabaissa le curseur.

— Voyez ! Votre amie n’est plus rien ! Elle est en train de vivre une expérience délicieuse dont chaque fibre de son corps ne pourrait plus se passer.

La jeune brune retrouva un instant de lucidité. Tout son ventre irradiait le plaisir, sans toutefois lui laisser entrevoir une possibilité d’orgasme. Elle vivait une fièvre des sens dont elle n’avait jamais envisagé l’existence. L’homme prit une serviette et épongea l’entrejambe de l’enseignante. Elle expulsait maintenant des flots de cyprine de ses entrailles et le liquide luisant et poisseux coulait le long des fesses. Il renouvela le geste plusieurs fois, comme pour assurer un certain confort à sa patiente.

Il s’amusa encore à varier quelques potentiomètres et expliqua à sa complice du moment qu’il lui fallait tester les réactions. Toutes les femmes ne sont pas identiques face au plaisir sexuel, affirma-t-il. Certaines se satisfont d’impulsions lentes qui s’insinuent en elles inexorablement jusqu’à l’extase, d’autres ont besoin d’une stimulation plus dense, plus rectangulaire – c’est le terme qu’il employa – pour lâcher les rênes de leur sensualité, quant aux autres, elles ne se livrent vraiment que le ventre en fusion sous des salves électriques. Il parlait de son art avec retenue, presque avec froideur, comme on parle d’un objet. Il n’y avait pas d’humanité dans ses propos mais simplement une passion intense que Marianne se surprit à partager. Ce n’était plus une femme, encore moins une amie, qui se livrait, outrageusement écartelée, sur la table de supplice, ce n’était plus qu’un cobaye, qu’on manipule à loisir au-delà des frontières de l’entendement.

L’homme tamponna doucement la serviette au-dessous de la vulve et s’adressa à nouveau à Marianne :

— Elle mouille de partout ! Une vraie fontaine. Approchez-vous ! Vous voyez mal.

La jeune femme rousse se glissa entre la table et l’homme. Celui-ci s’effaça pour la laisser passer. Elle distingua alors le liquide qui fluait de l’entrée du vagin, coulait jusqu’à l’anus et glissait ensuite le long des fesses. Elle eut envie, elle aussi, de prendre la serviette et d’éponger la peau luisante. Elle tendit le bras, l’homme lui donna le linge et elle essuya son amie comme on fait d’un bébé. Elle maintint l’éponge entre les cuisses, ne pouvant plus détacher ses yeux du cordon électrique qui pénétrait les chairs congestionnées.

— Regardez bien !

Il modifia quelque chose aux réglages car la suppliciée ouvrit la bouche sur un cri muet, les yeux exorbités et les muscles raidis. Son cœur battait à tout rompre. Elle projeta son ventre en avant, vers Marianne qui recula instinctivement. Toute la zone périnéale se mit alors à trembler, à se contracter, d’abord en cadence, puis de manière totalement désordonnée. Ensuite il y eut les convulsions, qui émanaient de la poitrine pour s’amplifier tout autour de la vulve. La suppliciée haleta un instant comme si elle manquait d’oxygène, puis se détendit subitement, relâchant tout son corps dans l’orgasme le plus fou qui puisse exister.

D’un réflexe soudain, Marianne avait saisi le bras de l’homme et ne le lâcha plus jusqu’à apercevoir un soupçon de lucidité dans le regard de Marie-Paule. Il y eut alors un long silence que le kiné mit à profit pour détacher sa patiente et retirer la sonde, qui reposait maintenant, inutile, dans un bac de trempage.

Curieusement, si Marie-Paule retrouva rapidement ses esprits, il se passa un certain temps avant que le cœur de Marianne retrouve un battement régulier. L’expérience l’avait sonnée. Elle eut du mal à revenir à la réalité. Elle avait perdu de sa superbe, et la jeune femme à la chevelure flamboyante, à l’allure hautaine et presque dédaigneuse, qui avait conduit une amie à subir cette étrange torture, avait laissé place à une adolescente anéantie.

Le kinésithérapeute, qui s’en aperçut, lança deux ou trois plaisanteries anodines tout en aidant Marie-Paule à attacher son collier. S’il s’était imaginé amener la belle rousse à remplacer la brune sur la table, il en oublia rapidement l’idée. Jamais elle n’aurait le courage, car il en faut, ou le désir, car il en faut aussi, pour abandonner toute fierté et offrir son corps de cette façon. Cette femme rousse ne méritait pas qu’on l’aime comme il sentait que Marie-Paule l’aimait. C’est aussi par amour qu’on peut se livrer corps et âme à quelqu’un.

Marianne reprit ses sens, s’excusa de ce passage à vide, voulut prendre congé. L’homme fit comme s’il n’avait pas entendu. Il avait encore certaines choses à expliquer. Il parla de son art, du matériel utilisé, et précisa que ce type de pratique était réellement issu des thérapies en vogue sur la côte Ouest des Etats-Unis. Il y avait là-bas des cliniques privées, spécialisées dans la frigidité féminine, qui avaient mis au point ces traitements. Il expliqua encore que ce n’était pas sans danger. Que selon les instruments et les réglages utilisés on pouvait obtenir des lésions irréversibles, et qu’il valait mieux passer par un professionnel que procéder soi-même avec des appareils simplistes qu’on pouvait acheter sur le Net ou dans de grandes enseignes de sport.

Ensuite il émit l’hypothèse d’une prochaine fois, laissant entendre qu’il existait aussi des sondes adaptées à l’ampoule rectale – ce furent ces propres termes – sondes qui permettaient de travailler sur la jouissance anale. Il parla aussi d’orgasmes multiples, qu’il se vanta de pouvoir produire à l’envie.

— L’électro-stimulation en est à ses débuts, affirma-t-il. Mais on découvre tous les jours de nouvelles et extraordinaires possibilités.

Il tempéra néanmoins son propos :

— On ne peut renouveler ce type d’expérience toutes les cinq minutes. C’est extrêmement fatigant pour le cœur et dangereux à forte dose. Il faut espacer les séances pour reposer les muqueuses.

Il se vanta aussi d’être capable de sauvegarder les programmes. Si Marie-Paule revenait, il suffirait qu’il l’installe sur la table et qu’il introduise dans la machine, une disquette ou une carte mémoire contenant la séance du jour pour qu’aussitôt le processus se reproduise à l’identique, sans intervention de sa part, générant chez l’enseignante les mêmes sensations.

Marianne reçut le message cinq sur cinq qui décida qu’il y aurait une suite.