Les bougies

En magie, les bougies sont considérées comme des condensateurs fluidiques. Elles attirent et concentrent le « fluide », c’est-à-dire l’énergie. Différentes énergies seront convoquées selon leur couleur. Si vous placez deux bougies sur votre autel, équilibrez, en utilisant les couleurs, l’énergie masculine et l’énergie féminine. Les couleurs associées au masculin sont : le rouge, le blanc, l’orange, le doré. Celles qu’on lie au féminin sont : le bleu, l’argent, le noir et le vert.

Si vous avez besoin d’une protection particulière, prenez cinq bougies de couleurs différentes, symbolisant les éléments. Disposez-les sur le cercle que vous aurez tracé au charbon de bois ou à la craie, aux quatre points cardinaux : placez la jaune (air) à l’est, la bleue (eau) à l’ouest, la rouge (feu) au sud, la verte (terre) au nord. Enfin, placez une bougie de couleur pourpre, au centre du cercle. Cette dernière symbolise le cinquième élément, l’esprit.

Quel que soit le nombre de bougies utilisées, éteignez-les toujours en les soufflant dans le sens inverse de leur allumage.

Ne réutilisez pas les mêmes ingrédients ou le même matériel d’un rituel à l’autre, à moins que le sort ne soit le même à chaque fois. C’est une règle fondamentale de la magie.